
\section{实验目标}
\begin{itemize}
    \item 设计一个可灵活配置的两级 Cache 存储体系仿真器。 
    \item 基于该仿真器和 SPEC 标准测试程序对 Cache 存储体系的性能进行分析。 
\end{itemize}

