\section{实验结果}

本实验使用 C++ 构建，提供了 Makefile，通过 \verb|make| 指令运行，\verb|make clean| 会删除\verb|.o, .diff 和 .txt| 文件，如有 错误，会通过 diff 指令进行输出。

执行结果如下：

\figuremacro{Result.png}{Result}{1.0}
